EXPORTS
	_ZN16CCommPrinterPort10ConstructLERK7TDesC16S2_RK24TSerialPrinterPortConfig5TFifo @ 1 NONAME
	_ZN16CCommPrinterPort12WriteRequestERK6TDesC8R14TRequestStatus @ 2 NONAME
	_ZN16CCommPrinterPort4NewLERK7TDesC16S2_RK24TSerialPrinterPortConfig5TFifo @ 3 NONAME
	_ZN16CCommPrinterPort6CancelEv @ 4 NONAME
	_ZN16CCommPrinterPortC1Ev @ 5 NONAME
	_ZN16CCommPrinterPortC2Ev @ 6 NONAME
	_ZN16CCommPrinterPortD0Ev @ 7 NONAME
	_ZN16CCommPrinterPortD1Ev @ 8 NONAME
	_ZN16CCommPrinterPortD2Ev @ 9 NONAME
	_ZN16CEpocConnectPort4NewLEv @ 10 NONAME
	_ZN16CEpocConnectPortD0Ev @ 11 NONAME
	_ZN16CEpocConnectPortD1Ev @ 12 NONAME
	_ZN16CEpocConnectPortD2Ev @ 13 NONAME
	_ZN16CFilePrinterPort4NewLERK7TDesC16 @ 14 NONAME
	_ZN16CFilePrinterPortD0Ev @ 15 NONAME
	_ZN16CFilePrinterPortD1Ev @ 16 NONAME
	_ZN16CFilePrinterPortD2Ev @ 17 NONAME
	_ZN16CIrdaPrinterPort4NewLEv @ 18 NONAME
	_ZN16CIrdaPrinterPortD0Ev @ 19 NONAME
	_ZN16CIrdaPrinterPortD1Ev @ 20 NONAME
	_ZN16CIrdaPrinterPortD2Ev @ 21 NONAME
	_ZN16TOutputHandshake12InternalizeLER11RReadStream @ 22 NONAME
	_ZN16TOutputHandshakeC1Ev @ 23 NONAME
	_ZN16TOutputHandshakeC2Ev @ 24 NONAME
	_ZN18CSerialPrinterPort4NewLERK7TDesC16RK24TSerialPrinterPortConfig @ 25 NONAME
	_ZN18CSerialPrinterPort6ConfigEv @ 26 NONAME
	_ZN18CSerialPrinterPortD0Ev @ 27 NONAME
	_ZN18CSerialPrinterPortD1Ev @ 28 NONAME
	_ZN18CSerialPrinterPortD2Ev @ 29 NONAME
	_ZN20CParallelPrinterPort4NewLERK7TDesC16 @ 30 NONAME
	_ZN20CParallelPrinterPortD0Ev @ 31 NONAME
	_ZN20CParallelPrinterPortD1Ev @ 32 NONAME
	_ZN20CParallelPrinterPortD2Ev @ 33 NONAME
	_ZN24TSerialPrinterPortConfig12InternalizeLER11RReadStream @ 34 NONAME
	_ZN24TSerialPrinterPortConfigC1Ev @ 35 NONAME
	_ZN24TSerialPrinterPortConfigC2Ev @ 36 NONAME
	_ZNK16TOutputHandshake12ExternalizeLER12RWriteStream @ 37 NONAME
	_ZNK24TSerialPrinterPortConfig12ExternalizeLER12RWriteStream @ 38 NONAME
	_ZTI16CCommPrinterPort @ 39 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV16CCommPrinterPort @ 40 NONAME ; #<VT>#
	_ZTI16CEpocConnectPort @ 41 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI16CFilePrinterPort @ 42 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI16CIrdaPrinterPort @ 43 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI18CSerialPrinterPort @ 44 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI20CParallelPrinterPort @ 45 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV16CEpocConnectPort @ 46 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV16CFilePrinterPort @ 47 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV16CIrdaPrinterPort @ 48 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV18CSerialPrinterPort @ 49 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV20CParallelPrinterPort @ 50 NONAME ; #<VT>#

