EXPORTS
	_Z13NewTestSuiteLv @ 1 NONAME
	_ZTI13RTestStepA2dp @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI14CTestSuiteA2dp @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI21RTestStepA2dpPlayInit @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI22CAsyncTestStepNotifier @ 5 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI22RTestStepA2dpAclPlyNew @ 6 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI22RTestStepA2dpAclRecNew @ 7 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI23RTestStepA2dpAclStrmNew @ 8 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI23RTestStepA2dpAclToneNew @ 9 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI24RTestStepA2dpPlayEofPcm8 @ 10 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI25CStopActiveSchedulerTimer @ 11 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI25RTestStepA2dpAclPlyReInit @ 12 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI25RTestStepA2dpPlayEofPcm16 @ 13 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI27RTestStepA2dpDisconnectPlay @ 14 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI27RTestStepA2dpPlaySimpleTone @ 15 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI30RTestStepA2dpInitializeHeadset @ 16 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI32RTestStepA2dpAclPlyOpenCloseOpen @ 17 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI32RTestStepA2dpAclPlyReInitDisconn @ 18 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI32RTestStepA2dpAclRecOpenCloseOpen @ 19 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI32RTestStepA2dpReinitializeHeadset @ 20 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI39RTestStepA2dpReinitialDisconnectHeadset @ 21 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13RTestStepA2dp @ 22 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV14CTestSuiteA2dp @ 23 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV21RTestStepA2dpPlayInit @ 24 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV22CAsyncTestStepNotifier @ 25 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV22RTestStepA2dpAclPlyNew @ 26 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV22RTestStepA2dpAclRecNew @ 27 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV23RTestStepA2dpAclStrmNew @ 28 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV23RTestStepA2dpAclToneNew @ 29 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV24RTestStepA2dpPlayEofPcm8 @ 30 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV25CStopActiveSchedulerTimer @ 31 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV25RTestStepA2dpAclPlyReInit @ 32 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV25RTestStepA2dpPlayEofPcm16 @ 33 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV27RTestStepA2dpDisconnectPlay @ 34 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV27RTestStepA2dpPlaySimpleTone @ 35 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV30RTestStepA2dpInitializeHeadset @ 36 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV32RTestStepA2dpAclPlyOpenCloseOpen @ 37 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV32RTestStepA2dpAclPlyReInitDisconn @ 38 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV32RTestStepA2dpAclRecOpenCloseOpen @ 39 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV32RTestStepA2dpReinitializeHeadset @ 40 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV39RTestStepA2dpReinitialDisconnectHeadset @ 41 NONAME ; #<VT>#
	_ZTI22RTestStepA2dpTwoThread @ 42 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI25RTestStepA2dpAclStrmWrite @ 43 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI25RTestStepA2dpCapabilities @ 44 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI29RTestStepA2dpAclStrmWriteStop @ 45 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV22RTestStepA2dpTwoThread @ 46 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV25RTestStepA2dpAclStrmWrite @ 47 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV25RTestStepA2dpCapabilities @ 48 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV29RTestStepA2dpAclStrmWriteStop @ 49 NONAME ; #<VT>#
	_ZTI26RTestStepA2dpAclStrmNewNeg @ 50 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI33RTestStepA2dpInitializeHeadsetNeg @ 51 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV26RTestStepA2dpAclStrmNewNeg @ 52 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV33RTestStepA2dpInitializeHeadsetNeg @ 53 NONAME ; #<VT>#

