EXPORTS
	_ZN10CTPerfData12StartCounterEv @ 1 NONAME
	_ZN10CTPerfData12StopCounterLEv @ 2 NONAME
	_ZN10CTPerfData13WriteResultsLERK7TDesC16 @ 3 NONAME
	_ZN10CTPerfData4NewLEv @ 4 NONAME
	_ZTI10CTPerfData @ 5 NONAME
	_ZTV10CTPerfData @ 6 NONAME

