
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/security/authorisation/userpromptservice/test/eabi/tups_clientapi_sysserveru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/security/authorisation/userpromptservice/test/eabi/tups_clientapi_sysserveru.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN12RUpsTestServ7ConnectERK7TDesC16i @ 1 NONAME
+	_ZN15RUpsTestSession12GetServerSidEv @ 2 NONAME
+	_ZN15RUpsTestSession14UseTestServiceER26TUpsTestServiceRequestDataR21TUpsTestServiceReturn @ 3 NONAME
+	_ZN15RUpsTestSession4OpenER12RUpsTestServ @ 4 NONAME
+	_ZN15RUpsTestSession5CloseEv @ 5 NONAME
+	_ZNK12RUpsTestServ10ServerNameEv @ 6 NONAME
+




