
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/ofdbus/dbus/bwins/libdbusu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/ofdbus/dbus/bwins/libdbusu.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,408 @@
+EXPORTS
+	_dbus_address_test @ 1 NONAME
+	_dbus_auth_script_run @ 2 NONAME
+	_dbus_close @ 3 NONAME
+	_dbus_close_socket @ 4 NONAME
+	_dbus_concat_dir_and_file @ 5 NONAME
+	_dbus_connection_do_iteration_unlocked @ 6 NONAME
+	_dbus_connection_lock @ 7 NONAME
+	_dbus_connection_test_get_locks @ 8 NONAME
+	_dbus_connection_unlock @ 9 NONAME
+	_dbus_create_directory @ 10 NONAME
+	_dbus_credentials_from_username @ 11 NONAME
+	_dbus_data_slot_test @ 12 NONAME
+	_dbus_delete_file @ 13 NONAME
+	_dbus_error_from_errno @ 14 NONAME
+	_dbus_exit @ 15 NONAME
+	_dbus_file_get_contents @ 16 NONAME
+	_dbus_first_type_in_signature @ 17 NONAME
+	_dbus_generate_random_ascii @ 18 NONAME
+	_dbus_get_current_time @ 19 NONAME
+	_dbus_get_malloc_blocks_outstanding @ 20 NONAME
+	_dbus_get_standard_session_servicedirs @ 21 NONAME
+	_dbus_get_tmpdir @ 22 NONAME
+	_dbus_getenv @ 23 NONAME
+	_dbus_getpid @ 24 NONAME
+	_dbus_getuid @ 25 NONAME
+	_dbus_group_info_free_allocated @ 26 NONAME
+	_dbus_hash_iter_get_string_key @ 27 NONAME
+	_dbus_hash_iter_get_ulong_key @ 28 NONAME
+	_dbus_hash_iter_get_value @ 29 NONAME
+	_dbus_hash_iter_init @ 30 NONAME
+	_dbus_hash_iter_next @ 31 NONAME
+	_dbus_hash_table_free_preallocated_entry @ 32 NONAME
+	_dbus_hash_table_get_n_entries @ 33 NONAME
+	_dbus_hash_table_insert_string @ 34 NONAME
+	_dbus_hash_table_insert_string_preallocated @ 35 NONAME
+	_dbus_hash_table_insert_ulong @ 36 NONAME
+	_dbus_hash_table_lookup_string @ 37 NONAME
+	_dbus_hash_table_lookup_ulong @ 38 NONAME
+	_dbus_hash_table_new @ 39 NONAME
+	_dbus_hash_table_preallocate_entry @ 40 NONAME
+	_dbus_hash_table_remove_string @ 41 NONAME
+	_dbus_hash_table_remove_ulong @ 42 NONAME
+	_dbus_hash_table_unref @ 43 NONAME
+	_dbus_hash_test @ 44 NONAME
+	_dbus_header_delete_field @ 45 NONAME
+	_dbus_header_get_field_raw @ 46 NONAME
+	_dbus_header_set_field_basic @ 47 NONAME
+	_dbus_homedir_from_current_process @ 48 NONAME
+	_dbus_is_a_number @ 49 NONAME
+	_dbus_keyring_test @ 50 NONAME
+	_dbus_list_alloc_link @ 51 NONAME
+	_dbus_list_append @ 52 NONAME
+	_dbus_list_append_link @ 53 NONAME
+	_dbus_list_clear @ 54 NONAME
+	_dbus_list_foreach @ 55 NONAME
+	_dbus_list_free_link @ 56 NONAME
+	_dbus_list_get_first @ 57 NONAME
+	_dbus_list_get_first_link @ 58 NONAME
+	_dbus_list_get_last @ 59 NONAME
+	_dbus_list_get_last_link @ 60 NONAME
+	_dbus_list_get_length @ 61 NONAME
+	_dbus_list_insert_after @ 62 NONAME
+	_dbus_list_insert_after_link @ 63 NONAME
+	_dbus_list_insert_before_link @ 64 NONAME
+	_dbus_list_length_is_one @ 65 NONAME
+	_dbus_list_pop_first @ 66 NONAME
+	_dbus_list_pop_first_link @ 67 NONAME
+	_dbus_list_pop_last @ 68 NONAME
+	_dbus_list_prepend @ 69 NONAME
+	_dbus_list_prepend_link @ 70 NONAME
+	_dbus_list_remove @ 71 NONAME
+	_dbus_list_remove_last @ 72 NONAME
+	_dbus_list_remove_link @ 73 NONAME
+	_dbus_list_test @ 74 NONAME
+	_dbus_list_unlink @ 75 NONAME
+	_dbus_marshal_byteswap @ 76 NONAME
+	_dbus_marshal_header_test @ 77 NONAME
+	_dbus_marshal_read_uint32 @ 78 NONAME
+	_dbus_marshal_set_uint32 @ 79 NONAME
+	_dbus_marshal_test @ 80 NONAME
+	_dbus_mem_pool_alloc @ 81 NONAME
+	_dbus_mem_pool_dealloc @ 82 NONAME
+	_dbus_mem_pool_free @ 83 NONAME
+	_dbus_mem_pool_new @ 84 NONAME
+	_dbus_mem_pool_test @ 85 NONAME
+	_dbus_memory_test @ 86 NONAME
+	_dbus_message_iter_get_args_valist @ 87 NONAME
+	_dbus_message_loader_get_buffer @ 88 NONAME
+	_dbus_message_loader_get_is_corrupted @ 89 NONAME
+	_dbus_message_loader_get_max_message_size @ 90 NONAME
+	_dbus_message_loader_new @ 91 NONAME
+	_dbus_message_loader_pop_message @ 92 NONAME
+	_dbus_message_loader_queue_messages @ 93 NONAME
+	_dbus_message_loader_ref @ 94 NONAME
+	_dbus_message_loader_return_buffer @ 95 NONAME
+	_dbus_message_loader_unref @ 96 NONAME
+	_dbus_message_lock @ 97 NONAME
+	_dbus_message_set_serial @ 98 NONAME
+	_dbus_misc_test @ 99 NONAME
+	_dbus_object_tree_test @ 100 NONAME
+	_dbus_pending_call_test @ 101 NONAME
+	_dbus_poll @ 102 NONAME
+	_dbus_server_test @ 103 NONAME
+	_dbus_setenv @ 104 NONAME
+	_dbus_sha_test @ 105 NONAME
+	_dbus_signature_test @ 106 NONAME
+	_dbus_sleep_milliseconds @ 107 NONAME
+	_dbus_strdup @ 108 NONAME
+	_dbus_strerror @ 109 NONAME
+	_dbus_string_append @ 110 NONAME
+	_dbus_string_append_byte @ 111 NONAME
+	_dbus_string_append_double @ 112 NONAME
+	_dbus_string_append_int @ 113 NONAME
+	_dbus_string_append_len @ 114 NONAME
+	_dbus_string_append_printf @ 115 NONAME
+	_dbus_string_append_unichar @ 116 NONAME
+	_dbus_string_array_contains @ 117 NONAME
+	_dbus_string_copy @ 118 NONAME
+	_dbus_string_copy_data @ 119 NONAME
+	_dbus_string_copy_len @ 120 NONAME
+	_dbus_string_delete @ 121 NONAME
+	_dbus_string_equal @ 122 NONAME
+	_dbus_string_equal_c_str @ 123 NONAME
+	_dbus_string_equal_substring @ 124 NONAME
+	_dbus_string_find @ 125 NONAME
+	_dbus_string_find_to @ 126 NONAME
+	_dbus_string_free @ 127 NONAME
+	_dbus_string_get_unichar @ 128 NONAME
+	_dbus_string_hex_decode @ 129 NONAME
+	_dbus_string_hex_encode @ 130 NONAME
+	_dbus_string_init @ 131 NONAME
+	_dbus_string_init_const @ 132 NONAME
+	_dbus_string_insert_byte @ 133 NONAME
+	_dbus_string_insert_bytes @ 134 NONAME
+	_dbus_string_lengthen @ 135 NONAME
+	_dbus_string_move @ 136 NONAME
+	_dbus_string_parse_double @ 137 NONAME
+	_dbus_string_parse_int @ 138 NONAME
+	_dbus_string_parse_uint @ 139 NONAME
+	_dbus_string_replace_len @ 140 NONAME
+	_dbus_string_set_length @ 141 NONAME
+	_dbus_string_shorten @ 142 NONAME
+	_dbus_string_skip_white @ 143 NONAME
+	_dbus_string_steal_data @ 144 NONAME
+	_dbus_string_validate_utf8 @ 145 NONAME
+	_dbus_test_oom_handling @ 146 NONAME
+	_dbus_threads_init_debug @ 147 NONAME
+	_dbus_timeout_new @ 148 NONAME
+	_dbus_timeout_set_enabled @ 149 NONAME
+	_dbus_timeout_set_interval @ 150 NONAME
+	_dbus_timeout_unref @ 151 NONAME
+	_dbus_type_is_valid @ 152 NONAME
+	_dbus_type_reader_delete @ 153 NONAME
+	_dbus_type_reader_get_current_type @ 154 NONAME
+	_dbus_type_reader_get_element_type @ 155 NONAME
+	_dbus_type_reader_get_signature @ 156 NONAME
+	_dbus_type_reader_init @ 157 NONAME
+	_dbus_type_reader_init_types_only @ 158 NONAME
+	_dbus_type_reader_next @ 159 NONAME
+	_dbus_type_reader_read_basic @ 160 NONAME
+	_dbus_type_reader_read_fixed_multi @ 161 NONAME
+	_dbus_type_reader_recurse @ 162 NONAME
+	_dbus_type_reader_set_basic @ 163 NONAME
+	_dbus_type_to_string @ 164 NONAME
+	_dbus_type_writer_init @ 165 NONAME
+	_dbus_type_writer_init_values_only @ 166 NONAME
+	_dbus_type_writer_recurse @ 167 NONAME
+	_dbus_type_writer_unrecurse @ 168 NONAME
+	_dbus_type_writer_write_basic @ 169 NONAME
+	_dbus_type_writer_write_fixed_multi @ 170 NONAME
+	_dbus_type_writer_write_reader @ 171 NONAME
+	_dbus_user_database_flush @ 172 NONAME
+	_dbus_user_database_get_system @ 173 NONAME
+	_dbus_user_database_get_uid @ 174 NONAME
+	_dbus_user_database_lock_system @ 175 NONAME
+	_dbus_user_database_lookup @ 176 NONAME
+	_dbus_user_database_new @ 177 NONAME
+	_dbus_user_database_unlock_system @ 178 NONAME
+	_dbus_user_database_unref @ 179 NONAME
+	_dbus_username_from_current_process @ 180 NONAME
+	_dbus_validate_body_with_reason @ 181 NONAME
+	_dbus_validate_bus_name @ 182 NONAME
+	_dbus_validate_error_name @ 183 NONAME
+	_dbus_validate_interface @ 184 NONAME
+	_dbus_validate_member @ 185 NONAME
+	_dbus_validate_path @ 186 NONAME
+	_dbus_validate_signature @ 187 NONAME
+	_dbus_validate_signature_with_reason @ 188 NONAME
+	_dbus_verbose_bytes_of_string @ 189 NONAME
+	_dbus_verbose_reset_real @ 190 NONAME
+	_dbus_warn @ 191 NONAME
+	_dbus_warn_check_failed @ 192 NONAME
+	_dbus_watch_invalidate @ 193 NONAME
+	_dbus_watch_list_free @ 194 NONAME
+	_dbus_watch_list_new @ 195 NONAME
+	_dbus_watch_list_set_functions @ 196 NONAME
+	_dbus_watch_unref @ 197 NONAME
+	_dbus_write_socket @ 198 NONAME
+	dbus_address_entries_free @ 199 NONAME
+	dbus_address_entry_get_method @ 200 NONAME
+	dbus_address_entry_get_value @ 201 NONAME
+	dbus_address_escape_value @ 202 NONAME
+	dbus_address_unescape_value @ 203 NONAME
+	dbus_bus_add_match @ 204 NONAME
+	dbus_bus_get @ 205 NONAME
+	dbus_bus_get_private @ 206 NONAME
+	dbus_bus_get_unique_name @ 207 NONAME
+	dbus_bus_get_unix_user @ 208 NONAME
+	dbus_bus_name_has_owner @ 209 NONAME
+	dbus_bus_register @ 210 NONAME
+	dbus_bus_release_name @ 211 NONAME
+	dbus_bus_remove_match @ 212 NONAME
+	dbus_bus_request_name @ 213 NONAME
+	dbus_bus_set_unique_name @ 214 NONAME
+	dbus_bus_start_service_by_name @ 215 NONAME
+	dbus_connection_add_filter @ 216 NONAME
+	dbus_connection_allocate_data_slot @ 217 NONAME
+	dbus_connection_borrow_message @ 218 NONAME
+	dbus_connection_close @ 219 NONAME
+	dbus_connection_dispatch @ 220 NONAME
+	dbus_connection_flush @ 221 NONAME
+	dbus_connection_free_data_slot @ 222 NONAME
+	dbus_connection_free_preallocated_send @ 223 NONAME
+	dbus_connection_get_data @ 224 NONAME
+	dbus_connection_get_dispatch_status @ 225 NONAME
+	dbus_connection_get_is_authenticated @ 226 NONAME
+	dbus_connection_get_is_connected @ 227 NONAME
+	dbus_connection_get_max_message_size @ 228 NONAME
+	dbus_connection_get_max_received_size @ 229 NONAME
+	dbus_connection_get_object_path_data @ 230 NONAME
+	dbus_connection_get_outgoing_size @ 231 NONAME
+	dbus_connection_get_socket @ 232 NONAME
+	dbus_connection_get_unix_fd @ 233 NONAME
+	dbus_connection_get_unix_process_id @ 234 NONAME
+	dbus_connection_get_unix_user @ 235 NONAME
+	dbus_connection_has_messages_to_send @ 236 NONAME
+	dbus_connection_list_registered @ 237 NONAME
+	dbus_connection_open @ 238 NONAME
+	dbus_connection_open_private @ 239 NONAME
+	dbus_connection_pop_message @ 240 NONAME
+	dbus_connection_preallocate_send @ 241 NONAME
+	dbus_connection_read_write @ 242 NONAME
+	dbus_connection_read_write_dispatch @ 243 NONAME
+	dbus_connection_ref @ 244 NONAME
+	dbus_connection_register_fallback @ 245 NONAME
+	dbus_connection_register_object_path @ 246 NONAME
+	dbus_connection_remove_filter @ 247 NONAME
+	dbus_connection_return_message @ 248 NONAME
+	dbus_connection_send @ 249 NONAME
+	dbus_connection_send_preallocated @ 250 NONAME
+	dbus_connection_send_with_reply @ 251 NONAME
+	dbus_connection_send_with_reply_and_block @ 252 NONAME
+	dbus_connection_set_change_sigpipe @ 253 NONAME
+	dbus_connection_set_data @ 254 NONAME
+	dbus_connection_set_dispatch_status_function @ 255 NONAME
+	dbus_connection_set_exit_on_disconnect @ 256 NONAME
+	dbus_connection_set_max_message_size @ 257 NONAME
+	dbus_connection_set_max_received_size @ 258 NONAME
+	dbus_connection_set_route_peer_messages @ 259 NONAME
+	dbus_connection_set_timeout_functions @ 260 NONAME
+	dbus_connection_set_unix_user_function @ 261 NONAME
+	dbus_connection_set_wakeup_main_function @ 262 NONAME
+	dbus_connection_set_watch_functions @ 263 NONAME
+	dbus_connection_steal_borrowed_message @ 264 NONAME
+	dbus_connection_unref @ 265 NONAME
+	dbus_connection_unregister_object_path @ 266 NONAME
+	dbus_error_free @ 267 NONAME
+	dbus_error_has_name @ 268 NONAME
+	dbus_error_init @ 269 NONAME
+	dbus_error_is_set @ 270 NONAME
+	dbus_free @ 271 NONAME
+	dbus_free_string_array @ 272 NONAME
+	dbus_get_local_machine_id @ 273 NONAME
+	dbus_internal_do_not_use_create_uuid @ 274 NONAME
+	dbus_internal_do_not_use_get_uuid @ 275 NONAME
+	dbus_malloc @ 276 NONAME
+	dbus_malloc0 @ 277 NONAME
+	dbus_message_allocate_data_slot @ 278 NONAME
+	dbus_message_append_args @ 279 NONAME
+	dbus_message_append_args_valist @ 280 NONAME
+	dbus_message_copy @ 281 NONAME
+	dbus_message_free_data_slot @ 282 NONAME
+	dbus_message_get_args @ 283 NONAME
+	dbus_message_get_args_valist @ 284 NONAME
+	dbus_message_get_auto_start @ 285 NONAME
+	dbus_message_get_data @ 286 NONAME
+	dbus_message_get_destination @ 287 NONAME
+	dbus_message_get_error_name @ 288 NONAME
+	dbus_message_get_interface @ 289 NONAME
+	dbus_message_get_member @ 290 NONAME
+	dbus_message_get_no_reply @ 291 NONAME
+	dbus_message_get_path @ 292 NONAME
+	dbus_message_get_path_decomposed @ 293 NONAME
+	dbus_message_get_reply_serial @ 294 NONAME
+	dbus_message_get_sender @ 295 NONAME
+	dbus_message_get_serial @ 296 NONAME
+	dbus_message_get_signature @ 297 NONAME
+	dbus_message_get_type @ 298 NONAME
+	dbus_message_has_destination @ 299 NONAME
+	dbus_message_has_interface @ 300 NONAME
+	dbus_message_has_member @ 301 NONAME
+	dbus_message_has_path @ 302 NONAME
+	dbus_message_has_sender @ 303 NONAME
+	dbus_message_has_signature @ 304 NONAME
+	dbus_message_is_error @ 305 NONAME
+	dbus_message_is_method_call @ 306 NONAME
+	dbus_message_is_signal @ 307 NONAME
+	dbus_message_iter_append_basic @ 308 NONAME
+	dbus_message_iter_append_fixed_array @ 309 NONAME
+	dbus_message_iter_close_container @ 310 NONAME
+	dbus_message_iter_get_arg_type @ 311 NONAME
+	dbus_message_iter_get_array_len @ 312 NONAME
+	dbus_message_iter_get_basic @ 313 NONAME
+	dbus_message_iter_get_element_type @ 314 NONAME
+	dbus_message_iter_get_fixed_array @ 315 NONAME
+	dbus_message_iter_get_signature @ 316 NONAME
+	dbus_message_iter_has_next @ 317 NONAME
+	dbus_message_iter_init @ 318 NONAME
+	dbus_message_iter_init_append @ 319 NONAME
+	dbus_message_iter_next @ 320 NONAME
+	dbus_message_iter_open_container @ 321 NONAME
+	dbus_message_iter_recurse @ 322 NONAME
+	dbus_message_new @ 323 NONAME
+	dbus_message_new_error @ 324 NONAME
+	dbus_message_new_error_printf @ 325 NONAME
+	dbus_message_new_method_call @ 326 NONAME
+	dbus_message_new_method_return @ 327 NONAME
+	dbus_message_new_signal @ 328 NONAME
+	dbus_message_ref @ 329 NONAME
+	dbus_message_set_auto_start @ 330 NONAME
+	dbus_message_set_data @ 331 NONAME
+	dbus_message_set_destination @ 332 NONAME
+	dbus_message_set_error_name @ 333 NONAME
+	dbus_message_set_interface @ 334 NONAME
+	dbus_message_set_member @ 335 NONAME
+	dbus_message_set_no_reply @ 336 NONAME
+	dbus_message_set_path @ 337 NONAME
+	dbus_message_set_reply_serial @ 338 NONAME
+	dbus_message_set_sender @ 339 NONAME
+	dbus_message_type_from_string @ 340 NONAME
+	dbus_message_type_to_string @ 341 NONAME
+	dbus_message_unref @ 342 NONAME
+	dbus_move_error @ 343 NONAME
+	dbus_parse_address @ 344 NONAME
+	dbus_pending_call_allocate_data_slot @ 345 NONAME
+	dbus_pending_call_block @ 346 NONAME
+	dbus_pending_call_cancel @ 347 NONAME
+	dbus_pending_call_free_data_slot @ 348 NONAME
+	dbus_pending_call_get_completed @ 349 NONAME
+	dbus_pending_call_get_data @ 350 NONAME
+	dbus_pending_call_ref @ 351 NONAME
+	dbus_pending_call_set_data @ 352 NONAME
+	dbus_pending_call_set_notify @ 353 NONAME
+	dbus_pending_call_steal_reply @ 354 NONAME
+	dbus_pending_call_unref @ 355 NONAME
+	dbus_realloc @ 356 NONAME
+	dbus_server_allocate_data_slot @ 357 NONAME
+	dbus_server_disconnect @ 358 NONAME
+	dbus_server_free_data_slot @ 359 NONAME
+	dbus_server_get_address @ 360 NONAME
+	dbus_server_get_data @ 361 NONAME
+	dbus_server_get_is_connected @ 362 NONAME
+	dbus_server_listen @ 363 NONAME
+	dbus_server_ref @ 364 NONAME
+	dbus_server_set_auth_mechanisms @ 365 NONAME
+	dbus_server_set_data @ 366 NONAME
+	dbus_server_set_new_connection_function @ 367 NONAME
+	dbus_server_set_timeout_functions @ 368 NONAME
+	dbus_server_set_watch_functions @ 369 NONAME
+	dbus_server_unref @ 370 NONAME
+	dbus_set_error @ 371 NONAME
+	dbus_set_error_const @ 372 NONAME
+	dbus_set_error_from_message @ 373 NONAME
+	dbus_shutdown @ 374 NONAME
+	dbus_signature_iter_get_current_type @ 375 NONAME
+	dbus_signature_iter_get_element_type @ 376 NONAME
+	dbus_signature_iter_get_signature @ 377 NONAME
+	dbus_signature_iter_init @ 378 NONAME
+	dbus_signature_iter_next @ 379 NONAME
+	dbus_signature_iter_recurse @ 380 NONAME
+	dbus_signature_validate @ 381 NONAME
+	dbus_signature_validate_single @ 382 NONAME
+	dbus_threads_init @ 383 NONAME
+	dbus_threads_init_default @ 384 NONAME
+	dbus_timeout_get_data @ 385 NONAME
+	dbus_timeout_get_enabled @ 386 NONAME
+	dbus_timeout_get_interval @ 387 NONAME
+	dbus_timeout_handle @ 388 NONAME
+	dbus_timeout_set_data @ 389 NONAME
+	dbus_type_is_basic @ 390 NONAME
+	dbus_type_is_container @ 391 NONAME
+	dbus_type_is_fixed @ 392 NONAME
+	dbus_watch_get_data @ 393 NONAME
+	dbus_watch_get_enabled @ 394 NONAME
+	dbus_watch_get_fd @ 395 NONAME
+	dbus_watch_get_flags @ 396 NONAME
+	dbus_watch_handle @ 397 NONAME
+	dbus_watch_set_data @ 398 NONAME
+	symbian_dbus_no_memory_message @ 399 NONAME
+	_dbus_fd_set_close_on_exec @ 400 NONAME
+	_dbus_full_duplex_pipe @ 401 NONAME
+	_dbus_read_socket @ 402 NONAME
+	_dbus_watch_new @ 403 NONAME
+	_dbus_string_find_eol @ 404 NONAME
+	_dbus_wsd_reset @ 405 NONAME
+	_dbus_verbose_real @ 406 NONAME
+




