
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/ofdbus/dbus-glib/eabi/libdbus-glibu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/ofdbus/dbus-glib/eabi/libdbus-glibu.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,93 @@
+EXPORTS
+	dbus_connection_get_g_connection @ 1 NONAME
+	dbus_connection_get_g_type @ 2 NONAME
+	dbus_connection_setup_with_g_main @ 3 NONAME
+	dbus_g_bus_get @ 4 NONAME
+	dbus_g_connection_flush @ 5 NONAME
+	dbus_g_connection_get_connection @ 6 NONAME
+	dbus_g_connection_get_g_type @ 7 NONAME
+	dbus_g_connection_lookup_g_object @ 8 NONAME
+	dbus_g_connection_open @ 9 NONAME
+	dbus_g_connection_ref @ 10 NONAME
+	dbus_g_connection_register_g_object @ 11 NONAME
+	dbus_g_connection_unref @ 12 NONAME
+	dbus_g_error_domain_register @ 13 NONAME
+	dbus_g_error_get_name @ 14 NONAME
+	dbus_g_error_has_name @ 15 NONAME
+	dbus_g_error_quark @ 16 NONAME
+	dbus_g_message_get_g_type @ 17 NONAME
+	dbus_g_message_get_message @ 18 NONAME
+	dbus_g_message_ref @ 19 NONAME
+	dbus_g_message_unref @ 20 NONAME
+	dbus_g_method_get_reply @ 21 NONAME
+	dbus_g_method_get_sender @ 22 NONAME
+	dbus_g_method_return @ 23 NONAME
+	dbus_g_method_return_error @ 24 NONAME
+	dbus_g_method_send_reply @ 25 NONAME
+	dbus_g_object_path_get_g_type @ 26 NONAME
+	dbus_g_object_register_marshaller @ 27 NONAME
+	dbus_g_object_register_marshaller_array @ 28 NONAME
+	dbus_g_object_type_install_info @ 29 NONAME
+	dbus_g_proxy_add_signal @ 30 NONAME
+	dbus_g_proxy_begin_call @ 31 NONAME
+	dbus_g_proxy_begin_call_with_timeout @ 32 NONAME
+	dbus_g_proxy_call @ 33 NONAME
+	dbus_g_proxy_call_no_reply @ 34 NONAME
+	dbus_g_proxy_call_with_timeout @ 35 NONAME
+	dbus_g_proxy_cancel_call @ 36 NONAME
+	dbus_g_proxy_connect_signal @ 37 NONAME
+	dbus_g_proxy_disconnect_signal @ 38 NONAME
+	dbus_g_proxy_end_call @ 39 NONAME
+	dbus_g_proxy_get_bus_name @ 40 NONAME
+	dbus_g_proxy_get_interface @ 41 NONAME
+	dbus_g_proxy_get_path @ 42 NONAME
+	dbus_g_proxy_get_type @ 43 NONAME
+	dbus_g_proxy_new_for_name @ 44 NONAME
+	dbus_g_proxy_new_for_name_owner @ 45 NONAME
+	dbus_g_proxy_new_for_peer @ 46 NONAME
+	dbus_g_proxy_new_from_proxy @ 47 NONAME
+	dbus_g_proxy_send @ 48 NONAME
+	dbus_g_proxy_set_interface @ 49 NONAME
+	dbus_g_thread_init @ 50 NONAME
+	dbus_g_type_collection_get_fixed @ 51 NONAME
+	dbus_g_type_collection_peek_vtable @ 52 NONAME
+	dbus_g_type_collection_value_iterate @ 53 NONAME
+	dbus_g_type_get_collection @ 54 NONAME
+	dbus_g_type_get_collection_specialization @ 55 NONAME
+	dbus_g_type_get_map @ 56 NONAME
+	dbus_g_type_get_map_key_specialization @ 57 NONAME
+	dbus_g_type_get_map_value_specialization @ 58 NONAME
+	dbus_g_type_get_struct @ 59 NONAME
+	dbus_g_type_get_struct_member_type @ 60 NONAME
+	dbus_g_type_get_struct_size @ 61 NONAME
+	dbus_g_type_get_structv @ 62 NONAME
+	dbus_g_type_is_collection @ 63 NONAME
+	dbus_g_type_is_map @ 64 NONAME
+	dbus_g_type_is_struct @ 65 NONAME
+	dbus_g_type_map_peek_vtable @ 66 NONAME
+	dbus_g_type_map_value_iterate @ 67 NONAME
+	dbus_g_type_register_collection @ 68 NONAME
+	dbus_g_type_register_map @ 69 NONAME
+	dbus_g_type_register_struct @ 70 NONAME
+	dbus_g_type_specialized_collection_append @ 71 NONAME
+	dbus_g_type_specialized_collection_end_append @ 72 NONAME
+	dbus_g_type_specialized_construct @ 73 NONAME
+	dbus_g_type_specialized_init @ 74 NONAME
+	dbus_g_type_specialized_init_append @ 75 NONAME
+	dbus_g_type_specialized_map_append @ 76 NONAME
+	dbus_g_type_struct_get @ 77 NONAME
+	dbus_g_type_struct_get_member @ 78 NONAME
+	dbus_g_type_struct_peek_vtable @ 79 NONAME
+	dbus_g_type_struct_set @ 80 NONAME
+	dbus_g_type_struct_set_member @ 81 NONAME
+	dbus_message_get_g_type @ 82 NONAME
+	dbus_server_setup_with_g_main @ 83 NONAME
+	dbus_set_g_error @ 84 NONAME
+	_dbus_glib_test @ 85 NONAME
+	_dbus_gvalue_test @ 86 NONAME
+	_dbus_gvalue_utils_test @ 87 NONAME
+	_dbus_gutils_test @ 88 NONAME
+	_dbus_gmain_test @ 89 NONAME
+	_dbus_gobject_test @ 90 NONAME
+
+




