
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/lowlevellibsandfws/pluginfw/Framework/EABI/EcomTestUtilsU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/lowlevellibsandfws/pluginfw/Framework/EABI/EcomTestUtilsU.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+EXPORTS
+	_ZN13EComTestUtils14RfsDeleteFileLERK7TDesC16 @ 1 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils15RfsReplaceFileLERK7TDesC16S2_ @ 2 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils16FileManCopyFileLERK7TDesC16S2_ @ 3 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils18FileManDeleteFileLERK7TDesC16 @ 4 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils18MakeFileWriteableLERK7TDesC16 @ 5 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils12KillProcessLERK7TDesC16 @ 6 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils14FileManRenameLERK7TDesC16S2_ @ 7 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils17FileManDeleteDirLERK7TDesC16 @ 8 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils17SwitchToLanguageLE9TLanguage @ 9 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils18RLoaderDeleteFileLERK7TDesC16 @ 10 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils17MakeFileReadOnlyLERK7TDesC16 @ 11 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils12RomBuildTypeERK3RFs @ 12 NONAME
+	_ZN13EComTestUtils24GetHardwareConfigurationEv @ 13 NONAME
+




