
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/lowlevellibsandfws/pluginfw/Framework/EABI/EComPatchDataU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/lowlevellibsandfws/pluginfw/Framework/EABI/EComPatchDataU.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	KListImplBufferSize @ 1 NONAME DATA 4
+	_Z21GetListImplBufferSizev @ 2 NONAME
+




