
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/lowlevellibsandfws/apputils/eabi/T_LIBTU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/lowlevellibsandfws/apputils/eabi/T_LIBTU.DEF	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z8LibEntryv @ 1 NONAME
+	_ZTI10CMyLibTest @ 2 NONAME ABSENT ; #<TI>#
+	_ZTV10CMyLibTest @ 3 NONAME ABSENT ; #<VT>#
+




