
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/genericservices/httputils/Test/bwins/IPUTESTUTILSU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/genericservices/httputils/Test/bwins/IPUTESTUTILSU.DEF	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+EXPORTS
+	??RCIpuTestHarness@@QAEXH@Z @ 1 NONAME ; public: void __thiscall CIpuTestHarness::operator()(int)
+	??RCIpuTestHarness@@QAEXHH@Z @ 2 NONAME ; public: void __thiscall CIpuTestHarness::operator()(int,int)
+	?DumpData@CIpuTestHarness@@QAEXAAVHBufC8@@H@Z @ 3 NONAME ; public: void __thiscall CIpuTestHarness::DumpData(class HBufC8 &,int)
+	?EndTest@CIpuTestHarness@@QAEXH@Z @ 4 NONAME ; public: void __thiscall CIpuTestHarness::EndTest(int)
+	?GetAnEntry@CIpuTestHarness@@QAEXABVTDesC16@@AAVTDes16@@@Z @ 5 NONAME ; public: void __thiscall CIpuTestHarness::GetAnEntry(class TDesC16 const &,class TDes16 &)
+	?GetSelection@CIpuTestHarness@@QAEHABVTDesC16@@0@Z @ 6 NONAME ; public: int __thiscall CIpuTestHarness::GetSelection(class TDesC16 const &,class TDesC16 const &)
+	?LogIt@CIpuTestHarness@@QAAXV?$TRefByValue@$$CBVTDesC16@@@@ZZ @ 7 NONAME ; public: void __cdecl CIpuTestHarness::LogIt(class TRefByValue<class TDesC16 const >,...)
+	?MemoryLeakTestL@CTestBase@@SAXAAV1@AAVCIpuTestHarness@@@Z @ 8 NONAME ; public: static void __cdecl CTestBase::MemoryLeakTestL(class CTestBase &,class CIpuTestHarness &)
+	?NewL@CIpuTestHarness@@SAPAV1@ABVTDesC16@@@Z @ 9 NONAME ; public: static class CIpuTestHarness * __cdecl CIpuTestHarness::NewL(class TDesC16 const &)
+	?NewLC@CIpuTestHarness@@SAPAV1@ABVTDesC16@@@Z @ 10 NONAME ; public: static class CIpuTestHarness * __cdecl CIpuTestHarness::NewLC(class TDesC16 const &)
+	?NextStep@CIpuTestHarness@@QAEXABVTDesC16@@@Z @ 11 NONAME ; public: void __thiscall CIpuTestHarness::NextStep(class TDesC16 const &)
+	?PressAnyKey@CIpuTestHarness@@QAEXXZ @ 12 NONAME ; public: void __thiscall CIpuTestHarness::PressAnyKey(void)
+	?SetScript@CIpuTestHarness@@QAEXAAVRFile@@@Z @ 13 NONAME ; public: void __thiscall CIpuTestHarness::SetScript(class RFile &)
+	?StartTestL@CIpuTestHarness@@QAEXABVTDesC16@@@Z @ 14 NONAME ; public: void __thiscall CIpuTestHarness::StartTestL(class TDesC16 const &)
+




