
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/genericopenlibs/posixrealtimeextensions/eabi/librtu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/genericopenlibs/posixrealtimeextensions/eabi/librtu.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,18 @@
+EXPORTS
+	_ZTI16CTimerReqHandler @ 1 NONAME
+	_ZTI8CRtTimer @ 2 NONAME
+	_ZTV16CTimerReqHandler @ 3 NONAME
+	_ZTV8CRtTimer @ 4 NONAME
+	clock_getcpuclockid @ 5 NONAME
+	clock_getres @ 6 NONAME
+	clock_gettime @ 7 NONAME
+	clock_nanosleep @ 8 NONAME
+	clock_settime @ 9 NONAME
+	timer_create @ 10 NONAME
+	timer_delete @ 11 NONAME
+	timer_getoverrun @ 12 NONAME
+	timer_gettime @ 13 NONAME
+	timer_settime @ 14 NONAME
+	shm_open @ 15 NONAME
+	shm_unlink @ 16 NONAME
+




