
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/genericopenlibs/openenvcore/libdl/eabi/libdl.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/genericopenlibs/openenvcore/libdl/eabi/libdl.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	dlclose @ 1 NONAME
+	dlerror @ 2 NONAME
+	dlopen @ 3 NONAME
+	dlsym @ 4 NONAME
+	
+




