
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/genericopenlibs/openenvcore/ewsd/bwins/ewsd.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/genericopenlibs/openenvcore/ewsd/bwins/ewsd.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	?AllocatePls@@YAPAXABH@Z @ 1 NONAME ; void * AllocatePls(int const &)
+	?CheckPls@@YAPAXABVTUid@@@Z @ 2 NONAME ; void * CheckPls(class TUid const &)
+	?FreePls@@YAHPAX@Z @ 3 NONAME ; int FreePls(void *)
+	?ObtainPlsMutex@@YAPAXXZ @ 4 NONAME ; void * ObtainPlsMutex(void)
+	?ReleasePlsMutex@@YAXPAX@Z @ 5 NONAME ; void ReleasePlsMutex(void *)
+	?SetPls@@YAHPAXABVTUid@@@Z @ 6 NONAME ; int SetPls(void *, class TUid const &)
+




