
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/ossrv/genericopenlibs/cstdlib/bwins/ESTW32.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/ossrv/genericopenlibs/cstdlib/bwins/ESTW32.DEF	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS ?StartServer@RWin32Stream@@SAXXZ @1 NONAME
+EXPORTS ?Open@RWin32Stream@@QAEHH@Z @2 NONAME
+EXPORTS ?Read@RWin32Stream@@QAEXAAVTRequestStatus@@AAVTDes8@@@Z @3 NONAME
+EXPORTS ?Read@RWin32Stream@@QAEXAAVTRequestStatus@@AAVTDes8@@H@Z @4 NONAME
+EXPORTS ?Write@RWin32Stream@@QAEXAAVTRequestStatus@@ABVTDesC8@@@Z @5 NONAME
+EXPORTS ?Write@RWin32Stream@@QAEXAAVTRequestStatus@@ABVTDesC8@@H@Z @6 NONAME
+EXPORTS ?Flush@RWin32Stream@@QAEXAAVTRequestStatus@@@Z @7 NONAME




