
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/mm/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/VCLNT/eabi/TS_CmmfVideoTestCustomCommandsU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/mm/mmlibs/mmfw/tsrc/mmfunittest/VCLNT/eabi/TS_CmmfVideoTestCustomCommandsU.DEF	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_ZN22RMMFTestCustomCommands16MvcGetFrameRateLERf @ 1 NONAME
+	_ZN22RMMFTestCustomCommands16MvcSetFrameRateLEf @ 2 NONAME
+	_ZN22RMMFTestCustomCommandsC1ER14RMMFController4TUid @ 3 NONAME
+	_ZN22RMMFTestCustomCommandsC2ER14RMMFController4TUid @ 4 NONAME
+	_ZN27CMMFTestCustomCommandParser13HandleRequestER11TMMFMessage @ 5 NONAME
+	_ZN27CMMFTestCustomCommandParser4NewLE4TUidR32MMMFTestCustomCommandImplementor @ 6 NONAME
+	_ZN27CMMFTestCustomCommandParser5NewLCE4TUidR32MMMFTestCustomCommandImplementor @ 7 NONAME
+	_ZTI27CMMFTestCustomCommandParser @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV27CMMFTestCustomCommandParser @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




