
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/mm/mmhais/refacladapt/eabi/audiogaincontrol.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/mm/mmhais/refacladapt/eabi/audiogaincontrol.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	_ZN17CAudioGainControl4NewLEv @ 1 NONAME
+	_ZN17CAudioGainControl9SetHelperER11MGainHelper @ 2 NONAME
+	_ZN17CAudioGainControl24IssueGainChangedCallBackEi @ 3 NONAME
+	_ZN17CAudioGainControl13ConfigureRampE4TUidRK25TTimeIntervalMicroSeconds @ 4 NONAME
+




