
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/mm/imagingandcamerafws/cameraunittest/eabi/tsu_ecm_ramu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/mm/imagingandcamerafws/cameraunittest/eabi/tsu_ecm_ramu.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	_Z13NewTestSuiteLv @ 1 NONAME
+	_ZTI18RRamPluginLoadTest @ 2 NONAME
+	_ZTI19CTestSuite_ECam_RAM @ 3 NONAME
+	_ZTV18RRamPluginLoadTest @ 4 NONAME
+	_ZTV19CTestSuite_ECam_RAM @ 5 NONAME
+




