
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/mm/imagingandcamerafws/camerafw/bwins/ecamdirectviewfinderU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/mm/imagingandcamerafws/camerafw/bwins/ecamdirectviewfinderU.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,7 @@
+EXPORTS
+	??1CCameraDirectViewFinder@CCamera@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; CCamera::CCameraDirectViewFinder::~CCameraDirectViewFinder(void)
+	?NewL@CCameraDirectViewFinder@CCamera@@SAPAV12@AAV2@@Z @ 2 NONAME ; class CCamera::CCameraDirectViewFinder * CCamera::CCameraDirectViewFinder::NewL(class CCamera &)
+	?PauseViewFinderDirectL@CCameraDirectViewFinder@CCamera@@QAEXXZ @ 3 NONAME ; void CCamera::CCameraDirectViewFinder::PauseViewFinderDirectL(void)
+	?ResumeViewFinderDirectL@CCameraDirectViewFinder@CCamera@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; void CCamera::CCameraDirectViewFinder::ResumeViewFinderDirectL(void)
+	?ViewFinderState@CCameraDirectViewFinder@CCamera@@QBE?AW4TViewFinderState@12@XZ @ 5 NONAME ; enum CCamera::CCameraDirectViewFinder::TViewFinderState CCamera::CCameraDirectViewFinder::ViewFinderState(void) const
+




