
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/kernelhwsrv/userlibandfileserver/domainmgr/bmarm/domaincliu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/kernelhwsrv/userlibandfileserver/domainmgr/bmarm/domaincliu.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,45 @@
+EXPORTS
+	WaitForInitialization__16RDmDomainManager @ 1 NONAME ; RDmDomainManager::WaitForInitialization(void)
+	CancelTransitionNotification__9RDmDomain @ 2 NONAME ; RDmDomain::CancelTransitionNotification(void)
+	CancelTransition__16RDmDomainManager @ 3 NONAME ; RDmDomainManager::CancelTransition(void)
+	Close__16RDmDomainManager @ 4 NONAME ; RDmDomainManager::Close(void)
+	Close__9RDmDomain @ 5 NONAME ; RDmDomain::Close(void)
+	Connect__16RDmDomainManager @ 6 NONAME ; RDmDomainManager::Connect(void)
+	Connect__9RDmDomainUs @ 7 NONAME R3UNUSED ; RDmDomain::Connect(unsigned short)
+	GetPowerState__9RDmDomain @ 8 NONAME ; RDmDomain::GetPowerState(void)
+	RequestDomainTransition__16RDmDomainManagerUs11TPowerStateR14TRequestStatus @ 9 NONAME ; RDmDomainManager::RequestDomainTransition(unsigned short, TPowerState, TRequestStatus &)
+	RequestSystemTransition__16RDmDomainManager11TPowerStateR14TRequestStatus @ 10 NONAME ; RDmDomainManager::RequestSystemTransition(TPowerState, TRequestStatus &)
+	RequestTransitionNotification__9RDmDomainR14TRequestStatus @ 11 NONAME ; RDmDomain::RequestTransitionNotification(TRequestStatus &)
+	SystemShutdown__16RDmDomainManager @ 12 NONAME ; RDmDomainManager::SystemShutdown(void)
+	AcknowledgeLastState__9RDmDomain @ 13 NONAME ; RDmDomain::AcknowledgeLastState(void)
+	__9CDmDomainUcUs @ 14 NONAME R3UNUSED ; CDmDomain::CDmDomain(unsigned char, unsigned short)
+	AcknowledgeLastState__9RDmDomaini @ 15 NONAME R3UNUSED ; RDmDomain::AcknowledgeLastState(int)
+	AddDomainHierarchy__16CDmDomainManagerUc @ 16 NONAME R3UNUSED ; CDmDomainManager::AddDomainHierarchy(unsigned char)
+	AddDomainHierarchy__16RDmDomainManagerUc @ 17 NONAME R3UNUSED ; RDmDomainManager::AddDomainHierarchy(unsigned char)
+	Connect__16RDmDomainManagerUc @ 18 NONAME R3UNUSED ; RDmDomainManager::Connect(unsigned char)
+	Connect__9RDmDomainUcUs @ 19 NONAME R3UNUSED ; RDmDomain::Connect(unsigned char, unsigned short)
+	ConstructL__16CDmDomainManager @ 20 NONAME R3UNUSED ; CDmDomainManager::ConstructL(void)
+	ConstructL__9CDmDomain @ 21 NONAME R3UNUSED ; CDmDomain::ConstructL(void)
+	DoCancel__16CDmDomainManager @ 22 NONAME R3UNUSED ; CDmDomainManager::DoCancel(void)
+	DoCancel__9CDmDomain @ 23 NONAME R3UNUSED ; CDmDomain::DoCancel(void)
+	GetState__9CDmDomain @ 24 NONAME R3UNUSED ; CDmDomain::GetState(void)
+	GetState__9RDmDomain @ 25 NONAME R3UNUSED ; RDmDomain::GetState(void)
+	GetTransitionFailureCount__16CDmDomainManager @ 26 NONAME R3UNUSED ; CDmDomainManager::GetTransitionFailureCount(void)
+	GetTransitionFailureCount__16RDmDomainManager @ 27 NONAME R3UNUSED ; RDmDomainManager::GetTransitionFailureCount(void)
+	GetTransitionFailures__16CDmDomainManagerRt6RArray1ZC18TTransitionFailure @ 28 NONAME R3UNUSED ; CDmDomainManager::GetTransitionFailures(RArray<TTransitionFailure const> &)
+	GetTransitionFailures__16RDmDomainManagerRt6RArray1ZC18TTransitionFailure @ 29 NONAME R3UNUSED ; RDmDomainManager::GetTransitionFailures(RArray<TTransitionFailure const> &)
+	NewL__18CHierarchyObserverR18MHierarchyObserverUc @ 30 NONAME R3UNUSED ; CHierarchyObserver::NewL(MHierarchyObserver &, unsigned char)
+	ObserverDomainCount__18CHierarchyObserver @ 31 NONAME R3UNUSED ; CHierarchyObserver::ObserverDomainCount(void)
+	RequestDomainTransition__16CDmDomainManagerUsUi20TDmTraverseDirection @ 32 NONAME ; CDmDomainManager::RequestDomainTransition(unsigned short, unsigned int, TDmTraverseDirection)
+	RequestDomainTransition__16RDmDomainManagerUsUi20TDmTraverseDirectionR14TRequestStatus @ 33 NONAME ; RDmDomainManager::RequestDomainTransition(unsigned short, unsigned int, TDmTraverseDirection, TRequestStatus &)
+	RequestSystemTransition__16CDmDomainManagerUi20TDmTraverseDirection @ 34 NONAME R3UNUSED ; CDmDomainManager::RequestSystemTransition(unsigned int, TDmTraverseDirection)
+	RequestSystemTransition__16RDmDomainManagerUi20TDmTraverseDirectionR14TRequestStatus @ 35 NONAME ; RDmDomainManager::RequestSystemTransition(unsigned int, TDmTraverseDirection, TRequestStatus &)
+	RequestTransitionNotification__9CDmDomain @ 36 NONAME R3UNUSED ; CDmDomain::RequestTransitionNotification(void)
+	StartObserver__18CHierarchyObserverUs13TDmNotifyType @ 37 NONAME R3UNUSED ; CHierarchyObserver::StartObserver(unsigned short, TDmNotifyType)
+	StopObserver__18CHierarchyObserver @ 38 NONAME R3UNUSED ; CHierarchyObserver::StopObserver(void)
+	"_._16CDmDomainManager" @ 39 NONAME R3UNUSED ; CDmDomainManager::~CDmDomainManager(void)
+	"_._18CHierarchyObserver" @ 40 NONAME R3UNUSED ; CHierarchyObserver::~CHierarchyObserver(void)
+	"_._9CDmDomain" @ 41 NONAME R3UNUSED ; CDmDomain::~CDmDomain(void)
+	__16CDmDomainManagerUc @ 42 NONAME R3UNUSED ; CDmDomainManager::CDmDomainManager(unsigned char)
+	AcknowledgeLastState__9CDmDomaini @ 43 NONAME R3UNUSED ; CDmDomain::AcknowledgeLastState(int)
+




