
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/kernelhwsrv/kerneltest/e32test/eabi/d_second_excp2u.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/kernelhwsrv/kerneltest/e32test/eabi/d_second_excp2u.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_Z8thrower2i @ 1 NONAME
+	_Z8thrower3i @ 2 NONAME
+	_Z8thrower4i @ 3 NONAME
+	_Z8thrower5i @ 4 NONAME
+	_ZN14UncaughtTesterC1ERi @ 5 NONAME
+	_ZN14UncaughtTesterC2ERi @ 6 NONAME
+	_ZN14UncaughtTesterD1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN14UncaughtTesterD2Ev @ 8 NONAME
+	_ZTT17MyFourthException @ 9 NONAME
+




