
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/kernelhwsrv/kerneltest/e32test/bx86/t_dlla3.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/kernelhwsrv/kerneltest/e32test/bx86/t_dlla3.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	?Function3@@YAHXZ @ 1 NONAME ; int __cdecl Function3(void)
+	?Function4@@YAHXZ @ 2 NONAME ; int __cdecl Function4(void)
+	?GetDll3Data@@YAHXZ @ 3 NONAME ; int __cdecl GetDll3Data(void)
+	?SetDll3Data@@YAXH@Z @ 4 NONAME ; void __cdecl SetDll3Data(int)
+




