
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/graphics/windowing/windowserver/test/t_ratelimiter/bwins/wsratelimitdraweru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/graphics/windowing/windowserver/test/t_ratelimiter/bwins/wsratelimitdraweru.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	?NewL@CWsRateLimitGraphic@@SAPAV1@XZ @ 1 NONAME ; class CWsRateLimitGraphic * CWsRateLimitGraphic::NewL(void)
+	??1CWsRateLimitGraphic@@UAE@XZ @ 2 NONAME ; CWsRateLimitGraphic::~CWsRateLimitGraphic(void)
+	?NewL@CWsRateLimitGraphic@@SAPAV1@VTUid@@@Z @ 3 NONAME ; class CWsRateLimitGraphic * CWsRateLimitGraphic::NewL(class TUid)
+	?QueryPluginForFrameRate@CWsRateLimitGraphic@@QAEHAAUTAnimData@@@Z @ 4 NONAME ; int CWsRateLimitGraphic::QueryPluginForFrameRate(struct TAnimData &)
+




