
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/graphics/windowing/windowserver/test/t_integ/eabi/t_testsurfacerasterizeru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/graphics/windowing/windowserver/test/t_integ/eabi/t_testsurfacerasterizeru.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_ZN22CTestSurfaceRasterizer4NewLERK10TSurfaceIdiP15RSurfaceManager @ 1 NONAME
+	_ZN22CTestSurfaceRasterizer8DrawRectEPmR14SurfaceDetails @ 2 NONAME
+	_ZN22CTestSurfaceRasterizer9PerfTestLEi @ 3 NONAME
+	_ZN22CTestSurfaceRasterizerC1Ev @ 4 NONAME
+	_ZN22CTestSurfaceRasterizerC2Ev @ 5 NONAME
+	_ZTI22CTestSurfaceRasterizer @ 6 NONAME
+	_ZTV22CTestSurfaceRasterizer @ 7 NONAME
+




