
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/graphics/windowing/windowserver/test/t_integ/eabi/t_perfdatau.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/graphics/windowing/windowserver/test/t_integ/eabi/t_perfdatau.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN10CTPerfData12StartCounterEv @ 1 NONAME
+	_ZN10CTPerfData12StopCounterLEv @ 2 NONAME
+	_ZN10CTPerfData13WriteResultsLERK7TDesC16 @ 3 NONAME
+	_ZN10CTPerfData4NewLEv @ 4 NONAME
+	_ZTI10CTPerfData @ 5 NONAME
+	_ZTV10CTPerfData @ 6 NONAME
+




