
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/graphics/windowing/windowserver/eabi/wsrediru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/graphics/windowing/windowserver/eabi/wsrediru.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,12 @@
+EXPORTS
+	_ZN8CWsRedir11QueryPluginER15TRedirectorInfo @ 1 NONAME
+	_ZN8CWsRedir11SetCallBackE9TCallBack @ 2 NONAME
+	_ZN8CWsRedir4NewLEi @ 3 NONAME
+	_ZN8CWsRedir4NewLEv @ 4 NONAME
+	_ZN8CWsRedir8RedirectENS_11TBufferTypeEi @ 5 NONAME
+	_ZN8CWsRedirD0Ev @ 6 NONAME
+	_ZN8CWsRedirD1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN8CWsRedirD2Ev @ 8 NONAME
+	_ZN8CWsRedir4NewLEii @ 9 NONAME
+	_ZN8CWsRedir25RedirectUsingWsBackBufferEi @ 10 NONAME
+




