
diff -r 000000000000 -r bde4ae8d615e os/graphics/graphicstest/graphicstestharness/eabi/graphicsscreencomparisonu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/os/graphics/graphicstest/graphicstestharness/eabi/graphicsscreencomparisonu.def	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_ZN26CTGraphicsScreenComparison4NewLER15CWsScreenDevice @ 1 NONAME
+	_ZN26CTGraphicsScreenComparisonD0Ev @ 2 NONAME
+	_ZN26CTGraphicsScreenComparisonD1Ev @ 3 NONAME
+	_ZN26CTGraphicsScreenComparisonD2Ev @ 4 NONAME
+	_ZN26CTGraphicsScreenComparison19CompareScreenImageLERK5TSizeRK6TPointRK4TRgbRK7TDesC16 @ 5 NONAME
+	_ZN26CTGraphicsScreenComparison19CompareScreenImageLERK5TSizeRK6TPointS5_RK10CFbsBitmapRK7TDesC16 @ 6 NONAME
+	_ZNK26CTGraphicsScreenComparison21GetMTestScreenCaptureEv @ 7 NONAME
+	_ZTI26CTGraphicsScreenComparison @ 8 NONAME
+	_ZTV26CTGraphicsScreenComparison @ 9 NONAME
+




